1819202122230123456020040060005001000

1500

2000

150175200225Local Time (hour)

Band Intensity (O2)

Band Intensity (OH)

Temperature (K)

SATI

980302

O2OH0200400600800

background

Band Intensity

Temperature

OHO2OHO2

ESWNESWNESWNESWN

Deviation (%)

-1010